Иберо Гутиерес
Ако тази светлина не ни е нужна…

Превод от испански: Никола Инджов, 1998

chitanka.info

Ако тази светлина не ни е нужна,

ще стъкмим здрачевина тогава

колкото две свещи да се вместят

в нея, а пък в двете свещи —

двама души, колкото да се полюшнат

в пламъчето на едничка свещ.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.